Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{04.04.2004}

FEM-Berechnungsmodell

1 1 2

Knotenverformungen

Knoten
   1
   2

          Verschiebung  u
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v
                                0.000000000
                               -11.42857143

                                                Biegewinkel phi
                                                  -0.006666667
                                                  -0.013611111

Schnittgroessen

Element  Knoten
    1    1
            2

                      Normalkraft
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft
                                         1000.000000
                                         500.0000000

                                                            Biegemoment
                                                           -666666.6667
                                                            0.000000000

Verformtes System

Verschiebungen 6.1-fach vergroessert

1 2

Biegemoment