Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{17.03.2007}

FEM-Berechnungsmodell

1 2 1 2 3

Knotenverformungen

Knoten

   1
   2
   3

          Verschiebung  u

             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v

                                0.000000000
                               -52.44309560
                                0.000000000

                                                Biegewinkel phi

                                                  -0.118361153
                                                  -0.025493171
                                                   0.000000000

Schnittgroessen

Element  Knoten

    1    1
            2
    2    2
            3

                      Normalkraft

                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft

                                         825.4931715
                                         825.4931715
                                        -1174.506829
                                        -1174.506829

                                                            Biegemoment

                                                            0.000000000
                                                            495295.9029
                                                            495295.9029
                                                           -444309.5599

Verformtes System

Verschiebungen 1.9-fach vergroessert

1 2 3

Biegemoment